
\begin{DoxyItemize}
\item infos = Information about the counter plugin is in keys below
\item infos/author = Name \href{mailto:name@libelektra.org}{\tt name@libelektra.\+org}
\item infos/licence = B\+S\+D
\item infos/provides = tracing
\item infos/needs =
\item infos/recommends =
\item infos/placements = pregetstorage
\item infos/status = maintained configurable final global
\item infos/metadata =
\item infos/description =
\end{DoxyItemize}

Counts and prints usage statistics. Only useful for debugging the plugin framework.

\subsection*{Module Loading}

Will not log when loaded as module (config {\ttfamily /module} present), unless {\ttfamily /logmodule} is set\+: \begin{DoxyVerb}kdb check -c "logmodule=" counter\end{DoxyVerb}
 