\hypertarget{structDocBindingData}{}\section{Doc\+Binding\+Data Struct Reference}
\label{structDocBindingData}\index{Doc\+Binding\+Data@{Doc\+Binding\+Data}}


\mbox{[}kdbio operation data\mbox{]}  


\subsection*{Public Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structDocBindingData_ad3a3b6278b9d7287f923de0e6c3fa14d}\label{structDocBindingData_ad3a3b6278b9d7287f923de0e6c3fa14d}} 
char $\ast$ \hyperlink{structDocBindingData_ad3a3b6278b9d7287f923de0e6c3fa14d}{foo}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Example member. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
\mbox{[}kdbio operation data\mbox{]} 

\mbox{[}kdbio binding data\mbox{]} Container for additional information for an I/O binding. 

The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{io__doc_8c}{io\+\_\+doc.\+c}\end{DoxyCompactItemize}
