\hypertarget{elektra_8c}{}\section{elektra.\+c File Reference}
\label{elektra_8c}\index{elektra.\+c@{elektra.\+c}}


Elektra High Level A\+PI.  


{\ttfamily \#include \char`\"{}elektra.\+h\char`\"{}}\newline
{\ttfamily \#include \char`\"{}elektra/conversion.\+h\char`\"{}}\newline
{\ttfamily \#include \char`\"{}elektra/errorsprivate.\+h\char`\"{}}\newline
{\ttfamily \#include \char`\"{}elektra/types.\+h\char`\"{}}\newline
{\ttfamily \#include \char`\"{}kdbhelper.\+h\char`\"{}}\newline
{\ttfamily \#include \char`\"{}kdblogger.\+h\char`\"{}}\newline
{\ttfamily \#include \char`\"{}kdbprivate.\+h\char`\"{}}\newline
{\ttfamily \#include $<$stdlib.\+h$>$}\newline
Include dependency graph for elektra.\+c\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{elektra_8c__incl}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
void \hyperlink{group__highlevel_ga57d87ff6defe4db402b772ab2a0025f9}{elektra\+Fatal\+Error} (Elektra $\ast$elektra, Elektra\+Error $\ast$fatal\+Error)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Promote an Elektra\+Error to fatal and call the fatal error handler. \end{DoxyCompactList}\item 
void \hyperlink{group__highlevel_ga496441e9e1dd80ed14a239dfc4c08c40}{elektra\+Fatal\+Error\+Handler} (Elektra $\ast$elektra, Elektra\+Error\+Handler fatal\+Error\+Handler)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Sets the fatal error handler that will be called, whenever a fatal error occurs. \end{DoxyCompactList}\item 
void \hyperlink{group__highlevel_ga9b688b7250e5f9d8ea6701cc2cc269af}{elektra\+Close} (Elektra $\ast$elektra)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Releases all resources used by the given elektra instance. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
Elektra High Level A\+PI. 

\begin{DoxyCopyright}{Copyright}
B\+SD License (see doc/\+L\+I\+C\+E\+N\+S\+E.\+md or \href{http://www.libelektra.org}{\tt http\+://www.\+libelektra.\+org}) 
\end{DoxyCopyright}
