\hypertarget{dir_076a55733ba97f3c508709d7064ea819}{\section{/home/markus/\-Projekte/\-Elektra/current/ Directory Reference}
\label{dir_076a55733ba97f3c508709d7064ea819}\index{/home/markus/\-Projekte/\-Elektra/current/ Directory Reference@{/home/markus/\-Projekte/\-Elektra/current/ Directory Reference}}
}
Directory dependency graph for /home/markus/\-Projekte/\-Elektra/current/\-:\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=238pt]{dir_076a55733ba97f3c508709d7064ea819_dep}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Directories}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
directory \hyperlink{dir_040b7816fa07da873994562ccfc2f7a9}{src}
\end{DoxyCompactItemize}
