\hypertarget{dir_040b7816fa07da873994562ccfc2f7a9}{\section{/home/markus/\-Projekte/\-Elektra/current/src/ Directory Reference}
\label{dir_040b7816fa07da873994562ccfc2f7a9}\index{/home/markus/\-Projekte/\-Elektra/current/src/ Directory Reference@{/home/markus/\-Projekte/\-Elektra/current/src/ Directory Reference}}
}
Directory dependency graph for /home/markus/\-Projekte/\-Elektra/current/src/\-:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{dir_040b7816fa07da873994562ccfc2f7a9_dep}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Directories}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
directory \hyperlink{dir_bb147b2c3223e55d874c1f8cff43fc88}{bindings}
\item 
directory \hyperlink{dir_2a6ecca1342d40ec94d4cf26b95ef4be}{include}
\item 
directory \hyperlink{dir_59d3d8c523ac4421faf9adbd029d8acb}{libelektra}
\item 
directory \hyperlink{dir_2af0805e6bd70e4c274f781abb21e745}{libloader}
\item 
directory \hyperlink{dir_500598c32e3a02674576f8e22cba3afe}{libtools}
\item 
directory \hyperlink{dir_fa7d91e2ae81b564cb189eaf369b1c7b}{plugins}
\end{DoxyCompactItemize}
