
\begin{DoxyItemize}
\item infos = Information about the counter plugin is in keys below
\item infos/author = Markus Raab \href{mailto:elektra@libelektra.org}{\tt elektra@libelektra.\+org}
\item infos/licence = B\+SD
\item infos/provides = tracing
\item infos/needs =
\item infos/recommends =
\item infos/placements = pregetstorage
\item infos/status = maintained nodep configurable final global nodoc
\item infos/metadata =
\item infos/description = counts and prints usage statistics
\end{DoxyItemize}

Counts and prints usage statistics. Only useful for debugging the plugin framework.

\subsection*{Module Loading}

Will not log when loaded as module (config {\ttfamily /module} present), unless {\ttfamily /logmodule} is set\+:


\begin{DoxyCode}
kdb check -c "logmodule=" counter
\end{DoxyCode}
 