\hypertarget{testtool__umount_8cpp}{}\section{testtool\+\_\+umount.\+cpp File Reference}
\label{testtool__umount_8cpp}\index{testtool\_umount.cpp@{testtool\_umount.cpp}}


Tests for the umount.  


{\ttfamily \#include $<$backend.\+hpp$>$}\newline
{\ttfamily \#include $<$backends.\+hpp$>$}\newline
{\ttfamily \#include $<$keysetio.\+hpp$>$}\newline
{\ttfamily \#include $<$gtest/gtest.\+h$>$}\newline
Include dependency graph for testtool\+\_\+umount.\+cpp\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{testtool__umount_8cpp__incl}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
void \mbox{\hyperlink{testtool__umount_8cpp_a04eff5c96f814ac13e5769f9cd009d91}{test\+Old\+Mount}} (std\+::string mp, std\+::string ump)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Test umount with compatibility umount-\/names. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
Tests for the umount. 

\begin{DoxyCopyright}{Copyright}
B\+SD License (see L\+I\+C\+E\+N\+S\+E.\+md or \href{https://www.libelektra.org}{\texttt{ https\+://www.\+libelektra.\+org}}) 
\end{DoxyCopyright}


\subsection{Function Documentation}
\mbox{\Hypertarget{testtool__umount_8cpp_a04eff5c96f814ac13e5769f9cd009d91}\label{testtool__umount_8cpp_a04eff5c96f814ac13e5769f9cd009d91}} 
\index{testtool\_umount.cpp@{testtool\_umount.cpp}!testOldMount@{testOldMount}}
\index{testOldMount@{testOldMount}!testtool\_umount.cpp@{testtool\_umount.cpp}}
\subsubsection{\texorpdfstring{testOldMount()}{testOldMount()}}
{\footnotesize\ttfamily void test\+Old\+Mount (\begin{DoxyParamCaption}\item[{std\+::string}]{mp,  }\item[{std\+::string}]{ump }\end{DoxyParamCaption})}



Test umount with compatibility umount-\/names. 


\begin{DoxyParams}{Parameters}
{\em mp} & the mountpoint to mount \\
\hline
{\em ump} & the mountpoint to umount \\
\hline
\end{DoxyParams}
