\label{doc_help_kdb-list-tools_md_md_doc_help_kdb_list_tools}%
\Hypertarget{doc_help_kdb-list-tools_md_md_doc_help_kdb_list_tools}%
 \hypertarget{doc_help_kdb-list-tools_md_autotoc_md2919}{}\doxysection{SYNOPSIS}\label{doc_help_kdb-list-tools_md_autotoc_md2919}
{\ttfamily kdb list-\/tools}\hypertarget{doc_help_kdb-list-tools_md_autotoc_md2920}{}\doxysection{DESCRIPTION}\label{doc_help_kdb-list-tools_md_autotoc_md2920}
This command lists all the external tools that are available to Elektra. In the first line it prints where external tools are located.

The tool itself is extern.\hypertarget{doc_help_kdb-list-tools_md_autotoc_md2921}{}\doxysection{ENVIRONMENT}\label{doc_help_kdb-list-tools_md_autotoc_md2921}

\begin{DoxyItemize}
\item {\ttfamily KDB\+\_\+\+EXEC\+\_\+\+PATH}\+: Path to additional external tools. Can contain multiple paths separated with \+:.
\end{DoxyItemize}\hypertarget{doc_help_kdb-list-tools_md_autotoc_md2922}{}\doxysection{OPTIONS}\label{doc_help_kdb-list-tools_md_autotoc_md2922}
Currently no option provided.\hypertarget{doc_help_kdb-list-tools_md_autotoc_md2923}{}\doxysection{SEE ALSO}\label{doc_help_kdb-list-tools_md_autotoc_md2923}

\begin{DoxyItemize}
\item {\ttfamily kdb list-\/commands} to list internal kdb commands 
\end{DoxyItemize}