\hypertarget{nolog_8c}{}\doxysection{nolog.\+c File Reference}
\label{nolog_8c}\index{nolog.c@{nolog.c}}


C99-\/compatible Fake Logger Implementation.  


{\ttfamily \#include $<$kdblogger.\+h$>$}\newline
{\ttfamily \#include $<$stdarg.\+h$>$}\newline
{\ttfamily \#include $<$stdio.\+h$>$}\newline
{\ttfamily \#include $<$stdlib.\+h$>$}\newline
Include dependency graph for nolog.\+c\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{nolog_8c__incl}
\end{center}
\end{figure}


\doxysubsection{Detailed Description}
C99-\/compatible Fake Logger Implementation. 

\begin{DoxyCopyright}{Copyright}
BSD License (see LICENSE.\+md or \href{https://www.libelektra.org}{\texttt{ https\+://www.\+libelektra.\+org}}) 
\end{DoxyCopyright}
