
\begin{DoxyRefList}
\item[\label{deprecated__deprecated000005}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000005}%
Member \hyperlink{group__invoke_gaae89e2497eba478be2043f1b25adbb3c}{elektra\+Invoke\+Initialize} (const char $\ast$elektra\+Plugin\+Name)]Do not use. 
\item[\label{deprecated__deprecated000007}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000007}%
Member \hyperlink{classkdb_1_1tools_1_1Modules_a6ae72cc8e30fe3fb0aabd6f78fad8ddf}{kdb\+:\+:tools\+:\+:Modules\+:\+:load} (std\+::string const \&plugin\+Name, \hyperlink{classkdb_1_1KeySet}{kdb\+::\+Key\+Set} const \&config)]do not use  
\item[\label{deprecated__deprecated000006}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000006}%
Member \hyperlink{classkdb_1_1tools_1_1Modules_ae8d8c91745c9f517e6e8a556f1664f69}{kdb\+:\+:tools\+:\+:Modules\+:\+:load} (std\+::string const \&plugin\+Name)]do not use  
\item[\label{deprecated__deprecated000001}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000001}%
Member \hyperlink{group__key_gga9b703ca49f48b482def322b77d3e6bc8ab089c5e7977d6e58737eb586ee153b7f}{K\+E\+Y\+\_\+\+N\+U\+LL} ]do not use  
\item[\label{deprecated__deprecated000004}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000004}%
Member \hyperlink{group__keytest_gaf247df0de7aca04b32ef80e39ef12950}{key\+Need\+Sync} (const \hyperlink{classkdb_1_1Key}{Key} $\ast$key)]The handling of synchronization is done internally and does not need to be checked by neither application nor plugins. 
\item[\label{deprecated__deprecated000002}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000002}%
Member \hyperlink{group__key_gad23c65b44bf48d773759e1f9a4d43b89}{key\+New} (const char $\ast$name,...)]The flags below are deprecated and \hyperlink{group__key_gga9b703ca49f48b482def322b77d3e6bc8a040582834bb2d90049947d7ef74e87e2}{K\+E\+Y\+\_\+\+M\+E\+TA} should be preferred. They remain some time, however, for compatibility\+: 
\begin{DoxyCodeInclude}
\end{DoxyCodeInclude}

\begin{DoxyItemize}
\item \hyperlink{group__key_gga9b703ca49f48b482def322b77d3e6bc8ac29427bb47cc31689d02912e36161ee3}{K\+E\+Y\+\_\+\+C\+O\+M\+M\+E\+NT} ~\newline
 Next parameter is a comment. See \hyperlink{group__meta_ga8863a877a84fa46e6017fe72e49b89c1}{key\+Set\+Comment()}. 
\begin{DoxyCodeInclude}
\end{DoxyCodeInclude}
Member \hyperlink{group__keyset_ga8f210432e664d8ba06d7d55a2aba2d0f}{ks\+Need\+Sync} (const \hyperlink{classkdb_1_1KeySet}{Key\+Set} $\ast$ks) \hyperlink{classkdb_1_1tools_1_1Backends}{Backends} now work differently and do not rely on this information.
\end{DoxyItemize}
\end{DoxyRefList}