
\begin{DoxyRefList}
\item[Member \mbox{\hyperlink{group__invoke_gaae89e2497eba478be2043f1b25adbb3c}{elektra\+Invoke\+Initialize}} (const char $\ast$elektra\+Plugin\+Name)]\label{deprecated__deprecated000002}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000002}%
Do not use. 
\item[Member \mbox{\hyperlink{classkdb_1_1tools_1_1Modules_ae8d8c91745c9f517e6e8a556f1664f69}{kdb\+::tools\+::Modules\+::load}} (std\+::string const \&plugin\+Name)]\label{deprecated__deprecated000003}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000003}%
do not use  
\item[Member \mbox{\hyperlink{classkdb_1_1tools_1_1Modules_a6ae72cc8e30fe3fb0aabd6f78fad8ddf}{kdb\+::tools\+::Modules\+::load}} (std\+::string const \&plugin\+Name, \mbox{\hyperlink{classkdb_1_1KeySet}{kdb\+::\+Key\+Set}} const \&config)]\label{deprecated__deprecated000004}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000004}%
do not use  
\item[Member \mbox{\hyperlink{group__key_gga9b703ca49f48b482def322b77d3e6bc8ab089c5e7977d6e58737eb586ee153b7f}{KEY\+\_\+\+NULL}} ]\label{deprecated__deprecated000001}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000001}%
do not use 
\end{DoxyRefList}